;Category: Items (Medical)

![adrenalin]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 15
inv_grid_y = 1

![akvatab]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 9
inv_grid_y = 0

![analgetic]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 16
inv_grid_y = 0

![antibio_chlor]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 14
inv_grid_y = 0

![antibio_sulfad]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 12
inv_grid_y = 0

![antiemetic]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 13
inv_grid_y = 0

![antirad]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 2
inv_grid_y = 0

![antirad_cystamine]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 11
inv_grid_y = 0

![antirad_kalium]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 10
inv_grid_y = 0

![bandage]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 0
inv_grid_y = 1

![caffeine]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 0
inv_grid_y = 0

![cocaine]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 12
inv_grid_y = 1

![drug_anabiotic]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 8
inv_grid_y = 0

![drug_antidot]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 6
inv_grid_y = 0

![drug_booster]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 3
inv_grid_y = 0

![drug_coagulant]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 4
inv_grid_y = 0

![drug_psy_blockade]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 5
inv_grid_y = 0

![drug_radioprotector]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 7
inv_grid_y = 0

![drug_sleepingpills]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 1
inv_grid_y = 0

![glucose]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 9
inv_grid_y = 1

![glucose_s]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 11
inv_grid_y = 1

![jgut]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 1
inv_grid_y = 1

![medkit]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 2
inv_grid_y = 1

![medkit_ai1]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 16
inv_grid_y = 1

![medkit_ai2]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 17
inv_grid_y = 1

![medkit_ai3]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 18
inv_grid_y = 1

![medkit_army]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 3
inv_grid_y = 1

![medkit_scientic]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 4
inv_grid_y = 1

![morphine]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 14
inv_grid_y = 1

![rebirth]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 17
inv_grid_y = 0

![salicidic_acid]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 13
inv_grid_y = 1

![stimpack]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 6
inv_grid_y = 1

![stimpack_army]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 7
inv_grid_y = 1

![stimpack_scientic]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 8
inv_grid_y = 1

![survival_kit]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 5
inv_grid_y = 1

![tetanus]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 10
inv_grid_y = 1

![yadylin]
icons_texture = ui\ui_maid_meds

inv_grid_width = 1
inv_grid_height = 1
inv_grid_x = 15
inv_grid_y = 0

;-------------------------------------------------------------------