[wpn_pkm]
default_mag = mag_pkp_pkm_default
;base_type
ammo_pkm_100 = pkp_pkm
open_bolt = true ; exempts from OITC feature

[wpn_pkm_zulus]:wpn_pkm
[wpn_pkp]:wpn_pkm