[wpo_part_prices]
prt_w_barrel_1                  = 3000
prt_w_barrel_2                  = 3000
prt_w_barrel_3                  = 4125
prt_w_barrel_4                  = 6375
prt_w_barrel_5                  = 6000
prt_w_barrel_6                  = 6375
prt_w_barrel_7                  = 5250
prt_w_barrel_8                  = 3750 ;5.45 barrel
prt_w_barrel_9                  = 4125
prt_w_barrel_10                 = 8250
prt_w_barrel_11                 = 4875
prt_w_barrel_12                 = 2625
prt_w_barrel_13                 = 6750
prt_w_trigger_components_1      = 5175
prt_w_trigger_components_2      = 5625
prt_w_trigger_components_3      = 7125
prt_w_trigger_components_4      = 4500
prt_w_trigger_components_5      = 7125
prt_w_trigger_components_6      = 3900
prt_w_bolt_carrier_1            = 4875
prt_w_bolt_carrier_2            = 6375
prt_w_bolt_carrier_3            = 5625
prt_w_bolt_carrier_4            = 5250
prt_w_bolt_carrier_5            = 4875
prt_w_bolt_carrier_6            = 6375
prt_w_bolt_carrier_7            = 4875
prt_w_bolt_carrier_8            = 3750
prt_w_bolt_carrier_9            = 3750
prt_w_bolt_carrier_10           = 6750
prt_w_bolt_carrier_11           = 4500
prt_w_bolt_1                    = 4875
prt_w_bolt_2                    = 7125
prt_w_bolt_3                    = 7125
prt_w_bolt_4                    = 5250
prt_w_bolt_5                    = 6000
prt_w_bolt_6                    = 4875
prt_w_bolt_7                    = 6375
prt_w_bolt_8                    = 6375
prt_w_bolt_9                    = 5250
prt_w_bolt_10                   = 7875
prt_w_bolt_11                   = 4125
prt_w_bolt_12                   = 4125
prt_w_bolt_13                   = 6750
prt_w_bolt_14                   = 4875
prt_w_bolt_15                   = 4125
prt_w_bolt_16                   = 5625
prt_w_bolt_17                   = 4125
prt_w_gas_tube_1                = 6375
prt_w_gas_tube_2                = 4875
prt_w_gas_tube_3                = 4500
prt_w_gas_tube_4                = 4500
prt_w_gas_tube_5                = 5250
prt_w_gas_tube_6                = 5625
prt_w_gas_tube_7                = 7875
prt_w_gas_tube_8                = 6375
prt_w_gas_tube_9                = 4125
prt_w_gas_tube_10               = 4125
prt_w_gas_tube_11               = 5250
prt_w_p_barrel_1                = 2775
prt_w_p_barrel_2                = 3000
prt_w_p_barrel_3                = 3375
prt_w_p_barrel_4                = 6375
prt_w_p_barrel_5                = 2775
prt_w_p_barrel_6                = 2775
prt_w_p_barrel_7                = 4500
prt_w_p_trigger_1               = 2775
prt_w_p_trigger_2               = 3000
prt_w_p_trigger_3               = 3375
prt_w_p_trigger_4               = 4500
prt_w_p_spring_1                = 2625
prt_w_p_spring_2                = 3000
prt_w_p_spring_3                = 3750
prt_w_p_spring_4                = 3375
prt_w_p_spring_5                = 1875
prt_w_p_spring_6                = 4125

[wpo_part_weights]
prt_w_barrel_1                  = 1
prt_w_barrel_2                  = 1
prt_w_barrel_3                  = 1
prt_w_barrel_4                  = 1
prt_w_barrel_5                  = 1
prt_w_barrel_6                  = 1
prt_w_barrel_7                  = 1
prt_w_barrel_8                  = 1 ;5.45 barrel
prt_w_barrel_9                  = 1
prt_w_barrel_10                 = 1
prt_w_barrel_11                 = 1
prt_w_barrel_12                 = 1
prt_w_barrel_13                 = 1
prt_w_trigger_components_1      = 1
prt_w_trigger_components_2      = 1
prt_w_trigger_components_3      = 1
prt_w_trigger_components_4      = 1
prt_w_trigger_components_5      = 1
prt_w_trigger_components_6      = 1
prt_w_bolt_carrier_1            = 1
prt_w_bolt_carrier_2            = 1
prt_w_bolt_carrier_3            = 1
prt_w_bolt_carrier_4            = 1
prt_w_bolt_carrier_5            = 1
prt_w_bolt_carrier_6            = 1
prt_w_bolt_carrier_7            = 1
prt_w_bolt_carrier_8            = 1
prt_w_bolt_carrier_9            = 1
prt_w_bolt_carrier_10           = 1
prt_w_bolt_carrier_11           = 1
prt_w_bolt_1                    = 1
prt_w_bolt_2                    = 1
prt_w_bolt_3                    = 1
prt_w_bolt_4                    = 1
prt_w_bolt_5                    = 1
prt_w_bolt_6                    = 1
prt_w_bolt_7                    = 1
prt_w_bolt_8                    = 1
prt_w_bolt_9                    = 1
prt_w_bolt_10                   = 1
prt_w_bolt_11                   = 1
prt_w_bolt_12                   = 1
prt_w_bolt_13                   = 1
prt_w_bolt_14                   = 1
prt_w_bolt_15                   = 1
prt_w_bolt_16                   = 1
prt_w_bolt_17                   = 1
prt_w_gas_tube_1                = 1
prt_w_gas_tube_2                = 1
prt_w_gas_tube_3                = 1
prt_w_gas_tube_4                = 1
prt_w_gas_tube_5                = 1
prt_w_gas_tube_6                = 1
prt_w_gas_tube_7                = 1
prt_w_gas_tube_8                = 1
prt_w_gas_tube_9                = 1
prt_w_gas_tube_10               = 1
prt_w_gas_tube_11               = 1
prt_w_p_barrel_1                = 1
prt_w_p_barrel_2                = 1
prt_w_p_barrel_3                = 1
prt_w_p_barrel_4                = 1
prt_w_p_barrel_5                = 1
prt_w_p_barrel_6                = 1
prt_w_p_barrel_7                = 1
prt_w_p_trigger_1               = 1
prt_w_p_trigger_2               = 1
prt_w_p_trigger_3               = 1
prt_w_p_trigger_4               = 1
prt_w_p_spring_1                = 1
prt_w_p_spring_2                = 1
prt_w_p_spring_3                = 1
prt_w_p_spring_4                = 1
prt_w_p_spring_5                = 1
prt_w_p_spring_6                = 1