; lmgs should have custom overheat base values
[custom_overheat]
wpn_rpk = 75
wpn_rpk74 = 75
wpn_rpd = 100
wpn_pkm = 100
wpn_pkm_zulus = 100 
wpn_m249 = 100


[overheat]
base_threshold = 50
suppressed_mult = 0.5
heat_1 = 1.2            ; damage mult above 1x heat threshold (50-99)
heat_2 = 2.5            ;(100-149)
heat_3 = 4              ;(150-160)