[wpn_saiga12s_isg]
default_mag = mag_saiga12s_12x70_default
improved_mag = mag_saiga12s_12x70_extended
;base_type
ammo_12x70_buck = saiga_12x70

[wpn_saiga12s_m1]
default_mag = mag_saiga12s_12x70_default
improved_mag = mag_saiga12s_12x70_extended
;base_type
ammo_12x70_buck = saiga_12x70

[wpn_saiga12s_m2]
default_mag = mag_saiga12s_12x70_default
improved_mag = mag_saiga12s_12x70_extended
;base_type
ammo_12x70_buck = saiga_12x70