;If MCM keybinds displays a key diferent than what you entered, find the key that MCM displayed and change it to what you actually pressed.
;A bunch of keys that are not part of the standard US keyboard layout have been disabled by putting ; at the beggingin of thier line, if your keyboard supports them delete the ; to renenable
[eng]
-1 = UNBOUND
2 = 1
3 = 2
4 = 3
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 7
9 = 8
10 = 9
11 = 0
12 = MINUS
13 = EQUALS
14 = BACK
15 = TAB
16 = Q
17 = W
18 = E
19 = R
20 = T
21 = Y
22 = U
23 = I
24 = O
25 = P
26 = LBRACKET
27 = RBRACKET
28 = RETURN
29 = LCONTROL
30 = A
31 = S
32 = D
33 = F
34 = G
35 = H
36 = J
37 = K
38 = L
39 = SEMICOLON
40 = APOSTROPHE
41 = GRAVE
42 = LSHIFT
43 = BACKSLASH
44 = Z
45 = X
46 = C
47 = V
48 = B
49 = N
50 = M
51 = COMMA
52 = PERIOD
53 = SLASH
54 = RSHIFT
55 = MULTIPLY
56 = LALT;LMENU
57 = SPACE
58 = CAPITAL
59 = F1
60 = F2
61 = F3
62 = F4
63 = F5
64 = F6
65 = F7
66 = F8
67 = F9
68 = F10
69 = NUMLOCK
70 = SCROLL
71 = NUMPAD7
72 = NUMPAD8
73 = NUMPAD9
74 = SUBTRACT
75 = NUMPAD4
76 = NUMPAD5
77 = NUMPAD6
78 = ADD
79 = NUMPAD1
80 = NUMPAD2
81 = NUMPAD3
82 = NUMPAD0
83 = DECIMAL
87 = F11
88 = F12
100 = F13
101 = F14
102 = F15
141 = NUMPADEQUALS
146 = COLON
156 = NUMPADENTER
157 = RCONTROL
181 = DIVIDE
184 = RALT;RMENU
197 = PAUSE
199 = HOME
200 = UP
203 = LEFT
205 = RIGHT
207 = END
208 = DOWN
210 = INSERT
211 = DELETE
338 = MOUSE2
339 = MOUSE3
340 = MOUSE4
341 = MOUSE5
343 = MOUSE6
343 = MOUSE7
344 = MOUSE8
;1 = ESCAPE ; mcm kebinds cannot use this key. donot renenable.
;112 = KANA
;121 = CONVERT
;123 = NOCONVERT
;125 = YEN
;144 = CIRCUMFLEX
;145 = AT
;147 = UNDERLINE
;148 = KANJI
;149 = STOP
;150 = AX
;151 = UNLABELED
;179 = NUMPADCOMMA
;183 = SYSRQ
;201 = PRIOR
;209 = NEXT
;219 = LWIN
;220 = RWIN
;221 = APPS
[rus]
-1 = ESCAPE;UNBOUND
2 = 1
3 = 2
4 = 3
5 = 4
6 = 5
7 = 6
8 = 7
9 = 8
10 = 9
11 = 0
12 = MINUS
13 = EQUALS
14 = BACKSPACE;BACK
15 = TAB
16 = Q
17 = W
18 = E
19 = R
20 = T
21 = Y
22 = U
23 = I
24 = O
25 = P
26 = LBRACKET
27 = RBRACKET
28 = ENTER;RETURN
29 = LCONTROL
30 = A
31 = S
32 = D
33 = F
34 = G
35 = H
36 = J
37 = K
38 = L
39 = SEMICOLON
40 = APOSTROPHE
41 = GRAVE
42 = LSHIFT
43 = BACKSLASH
44 = Z
45 = X
46 = C
47 = V
48 = B
49 = N
50 = M
51 = COMMA
52 = PERIOD
53 = SLASH
54 = RSHIFT
55 = NUMPADSTAR;MULTIPLY
56 = LALT;LMENU
57 = SPACE
58 = CAPSLOCK;CAPITAL
59 = F1
60 = F2
61 = F3
62 = F4
63 = F5
64 = F6
65 = F7
66 = F8
67 = F9
68 = F10
69 = NUMLOCK
70 = SCROLL
71 = NUMPAD7
72 = NUMPAD8
73 = NUMPAD9
74 = NUMPADMINUS;SUBTRACT
75 = NUMPAD4
76 = NUMPAD5
77 = NUMPAD6
78 = NUMPADPLUS;ADD
79 = NUMPAD1
80 = NUMPAD2
81 = NUMPAD3
82 = NUMPAD0
83 = NUMPADPERIOD;DECIMAL
87 = F11
88 = F12
100 = F13
101 = F14
102 = F15
141 = NUMPADEQUALS
146 = COLON
156 = NUMPADENTER
157 = RCONTROL
181 = NUMPADSLASH;DIVIDE
184 = RALT;RMENU
197 = PAUSE
199 = HOME
200 = UP
203 = LEFT
205 = RIGHT
207 = END
208 = DOWN
210 = INSERT
211 = DELETE
338 = MOUSE2
339 = MOUSE3
340 = MOUSE4
341 = MOUSE5
343 = MOUSE6
343 = MOUSE7
344 = MOUSE8
;1 = ESCAPE ; mcm kebinds cannot use this key. donot renenable.
;112 = KANA
;121 = CONVERT
;123 = NOCONVERT
;125 = YEN
;144 = CIRCUMFLEX
;145 = AT
;147 = UNDERLINE
;148 = KANJI
;149 = STOP
;150 = AX
;151 = UNLABELED
;179 = NUMPADCOMMA
;183 = SYSRQ
;201 = PRIOR
;209 = NEXT
;219 = LWIN
;220 = RWIN
;221 = APPS