[gun_oil] ;1830
repair_min_condition 	                           = 0.25
repair_add_condition 	                           = 0.12
repair_threshold                                   = 0.5

[gun_oil_ru_d] ;1675
repair_min_condition 	                           = 0.25
repair_add_condition 	                           = 0.14
repair_threshold                                   = 0.7
[gun_oil_ru] ;1300
repair_min_condition 	                           = 0.25
repair_add_condition 	                           = 0.06
repair_threshold                                   = 0.6
[solvent] ;1754
repair_min_condition 	                           = 0.25
repair_add_condition 	                           = 0.1
repair_threshold                                   = 0.4
[cleaning_kit_p]
repair_min_condition 	                           = 0.2
repair_add_condition 	                           = 0.15	
[cleaning_kit_s]:cleaning_kit_p
[cleaning_kit_r5]:cleaning_kit_p
[cleaning_kit_r7]:cleaning_kit_p
[cleaning_kit_u]:cleaning_kit_p
[toolkit_p]
repair_min_condition 	                           = 0.01
repair_add_condition 	                           = 0.2	
[toolkit_s]:toolkit_p
[toolkit_r5]:toolkit_p
[toolkit_r7]:toolkit_p

[rasp_tool]
repair_min_condition 	                           = 0.6
repair_add_condition 	                           = 0.25
[ramrod_tool]:rasp_tool
[leatherman_tool]:rasp_tool
