;(-.-)7
[wpn_ak105_shakal]
default_mag = mag_rpk_5.45x39_default
improved_mag = mag_rpk_5.45x39_default
;base_type
ammo_5.45x39_fmj = ak_5.45x39

[wpn_ak105_bas]
default_mag = mag_ak_5.45x39_modern
improved_mag = mag_rpk_5.45x39_default
;base_type
ammo_5.45x39_fmj = ak_5.45x39
;base_type after rechamber upgrade
ammo_5.56x45_fmj = ak_5.56x45
