;d nan kinda sucks
[wpn_ak5c_bas]
default_mag = mag_nato_5.56x45_default
;base_type
ammo_5.56x45_fmj = nato_5.56x45

[wpn_ak5c_bas_5c_tik]:wpn_ak5c_bas
[wpn_ak5c_isg]:wpn_ak5c_bas
