;hello there

[wpn_l85_m1]
default_mag = mag_nato_5.56x45_default
improved_mag = mag_nato_5.56x45_extended
;base_type
ammo_5.56x45_fmj = nato_5.56x45
;base_type after rechamber upgrade
ammo_5.45x39_fmj = ar_5.45x39

[wpn_l85_m2]:wpn_l85_m1
[wpn_l85_m3]:wpn_l85_m1
