;(h-h)7

[wpn_dvl10]
default_mag = mag_dvl_7.62x51
;base_type
ammo_7.62x51_fmj = dvl_7.62x51

[wpn_dvl10_m1]
default_mag = mag_dvl_338fed
;base_type
ammo_338_federal = dvl_338fed