[wpn_mp5]
default_mag = mag_mp5_9x19_default
;base_type
ammo_9x19_fmj = mp5_9x19
ammo_9x18_fmj = mp5_9x18

[wpn_mp5_alt]:wpn_mp5
[wpn_mp5_custom]:wpn_mp5
[wpn_mp5_nimble]
default_mag = mag_frasier_11.43x23_default
ammo_11.43x23_fmj = mp5_11.43x23
[wpn_mp5sd]:wpn_mp5
[wpn_mp5sd_custom]:wpn_mp5sd
[wpn_mp5sd_new]:wpn_mp5sd