[wpn_pk_siber]
default_mag = mag_pkp_pkm_default
;base_type
ammo_pkm_100 = pkp_pkm
open_bolt = true ; exempts from OITC feature

[wpn_pkm_siber]:wpn_pk_siber
[wpn_pkm_zenit_shorty]:wpn_pk_siber
[wpn_pkm_zenit_siber]:wpn_pk_siber
[wpn_pkp_siber]:wpn_pk_siber
[wpn_pkp_tac_siber]:wpn_pk_siber