;Turns out bas pms got separated, yay

[wpn_pm_bas]
default_mag = mag_pm_9x18_default
ammo_9x18_fmj = pm_9x18
ammo_9x19_fmj = pm_9x19

[wpn_pm_bas_actor]:wpn_pm_bas
[wpn_pm_bas_custom]:wpn_pm_bas
[wpn_pb_bas]:wpn_pm_bas
[wpn_pb_bas_custom]:wpn_pm_bas

[wpn_pmm_bas]:wpn_pm_bas
default_mag = mag_pmm_9x18_default
