[wpn_ppsh_bas]
default_mag = mag_ppsh_7.62x25_default
;base_type
ammo_7.62x25_p = ppsh_7.62x25
open_bolt = true ; exempts from OITC feature

[wpn_ppsh_bas_uptacppsh]:wpn_ppsh_bas