[wpn_scar]
default_mag = mag_stanag_7.62x51_default
improved_mag = mag_stanag_7.62x51_extended
;base_type
ammo_7.62x51_fmj = stanag_7.62x51

[wpn_scar_custom]:wpn_scar
[wpn_scar_new]:wpn_scar
