[wpn_saiga12s]
default_mag = mag_saiga12s_12x70_default
improved_mag = mag_saiga12s_12x70_extended
;base_type
ammo_12x70_buck = saiga_12x70

[wpn_vepr]
default_mag = mag_vepr_12x70_default
improved_mag = mag_vepr_12x70_compact
;base_type
ammo_12x70_buck = vepr_12x70

[wpn_usas12]
default_mag = mag_usas12_12x70_default
;base_type
ammo_12x70_buck = usas_12x70