;(e.e)

[wpn_sig226]
default_mag = mag_bas_sig226_9x19
improved_mag = mag_bas_sig226_9x19_extended
;base_type
ammo_9x19_fmj = sig226_9x19

[wpn_sig226_226sig_kit]:wpn_sig226
