[wpn_ump45]
default_mag = mag_ump45_11.43x23_default
;base_type
ammo_11.43x23_fmj = ump_11.43x23
[wpn_ump45_custom]:wpn_ump45

[wpn_ppsh41]
default_mag = mag_ppsh_7.62x25_default
;base_type
ammo_7.62x25_p = ppsh_7.62x25
open_bolt = true ; exempts from OITC feature
[wpn_ppsh41_rednew]:wpn_ppsh41
[wpn_ppsh41_woodnew]:wpn_ppsh41


[wpn_p90]
default_mag = mag_p90_5.7x28_default
;base_type
ammo_5.7x28_ss190 = p90_5.7x28