;(h-h)7

[wpn_sr2_veresk]
default_mag = mag_sr2m_9x21_veresk
;base_type
ammo_9x21_sp10 = sr2m_9x21
ammo_9x18_fmj = sr2m_9x18

[wpn_sr2_veresk_sr2_upkit]:wpn_sr2_veresk
[wpn_sr2_m1]:wpn_sr2_veresk
[wpn_sr2_m2]:wpn_sr2_veresk